Noise (red) and Dnoise (blue) for L00 and ISL

strips histo dnoise W 7 35 -A PHI

0 100 200 300 400 500 0 5 10

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 7 35 -A Z

0 100 200 300 400 500 0

10

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 7 0 -A PHI

0 100 200 300 400 500 0 2 4

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 7 0 -A Z

0 100 200 300 400 500 0

5

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 0 6 -C PHI

0 20 40 60 80 100 120 0

5

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 0 7 -C PHI

0 50 100 150 200 250 0 5 10

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 0 6 -A PHI

0 20 40 60 80 100 120 0

5

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 0 7 -A PHI

0 50 100 150 200 250 0 10 20

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 0 6 -B PHI

0 20 40 60 80 100 120 0 5

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 0 7 -B PHI

0 50 100 150 200 250 0 10 20

Strip Number Strip Number