Noise (red) and Dnoise (blue) for SVX

strips histo dnoise W 5 6 -A PHI

0 200 400 600 800 0

2

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 5 6 -A Z

0 200 400 600 800 0 2 4

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 4 6 -A PHI

0 100 200 300 400 500 600 700 0

2

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 4 6 -A Z

0 100 200 300 400 500 0 2 4

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 3 6 -A PHI

0 100 200 300 400 500 600 0

2

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 3 6 -A Z

0 100 200 300 400 500 600 0 2 4

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 2 6 -A PHI

0 50 100 150 200 250 300 350 0

2

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 2 6 -A Z

0 50 100 150 200 250 300 350 0

2

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 1 6 -A PHI

0 50 100 150 200 250 0 1 2

Strip Number Strip Number strips histo dnoise W 1 6 -A Z

0 50 100 150 200 250 0 0.5 1

Strip Number Strip Number