Sheet1

Average Yield by Month

                                                                      0.00%

                                                                 10.00%

                                                                 20.00%

                                                                 30.00%

                                                                 40.00%

                                                                 50.00%

                                                                 60.00%

                                                                 70.00%

October

November

December

January

February

Month (99-00)

Average Plate Yield

Page 1