Chart2

Page 1

Reprobed Die

                                                          0

                                                  500

                                              1000

                                              1500

                                              2000

                                              2500

                                              3000

                                              3500

                                              4000

                                              4500

4-Jun

18-Jun

2-Jul

16-Jul

30-Jul

13-Aug

27-Aug

10-Sep

24-Sep

8-Oct

22-Oct

5-Nov

19-Nov

3-Dec

17-Dec

31-Dec

Week Ending

Cumulative number of Die (stacked)

                                                                                        Good, Not yet Used

                                                                                        On Hybrids & Still Good

                                                                                        Reprobed Bad

                                                                                        Rep. G. but Visual Reject

                                                                                        Tested Bad On Hybrid