Mass_nn

Entries 2600 Mean 43.71 RMS 17.19 Underflow 0 Overflow 0 Integral 6

GeV 0 50 100 150 200 250 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Mass_nn_{Entries 2600}

Mass of -- tagged jet pairs

Mass_nn_pred

Entries 2600 Mean 51.61 RMS 34.28 Underflow 0 Overflow 0.08512 Integral 13.01