Mass_np

Entries 9488 Mean 43.39 RMS 32.49 Underflow 0 Overflow 0 Integral 64

GeV 0 50 100 150 200 250 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mass_np

Mass of -+ tagged jet pairs

Mass_np_pred

Entries 9488 Mean 52.88 RMS 34.92 Underflow 0 Overflow 0.342 Integral 44.79