L1: DATA (DPS ON)137416,137484-137485 vs MC 1MU PHYSICAL CDM

Nstrips/cluster (SiClustering)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

10

20

30

40

50

60 Nstrp 0 ) |<5 θ(Δ |^0

) |<5 ϕ(Δ Phi-Clusters | PhiNstrSiClusBin2

Entries 103 Mean 2.165 RMS 1.098

Data

L1 PHY CT=12.%

0 Phi-Clusters |

Nstrips/cluster (SiClustering)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Nstrp 0 ) |<45 θ(Δ <|^0 35 0 ) |<5 ϕ(Δ Phi-Clusters | PhiNstrSiClusBin3

Entries 164 Mean 2.165 RMS 0.8715

0 0 Phi-Clusters |

Nstrips/cluster (SiClustering)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

10

20

30

40

50

Nstrp 0 ) |<5 θ(Δ |^0

) |<12 ϕ(Δ <|^0

Phi-Clusters 8 PhiNstrSiClusBin4

Entries 95 Mean 2.063 RMS 1.024

0 Phi-Clusters 8

Nstrips/cluster (SiClustering)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 Nstrp 0 ) |<45 θ(Δ <|^0 35 0 ) |<12 ϕ(Δ <|^0

Phi-Clusters 8 PhiNstrSiClusBin5

Entries 132 Mean 2.455 RMS 1.097

0 0 Phi-Clusters 8

ScaleQtot (ADC cts) (SiClustering)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

50

100

150

200

250

Phi-Clusters ScaledQtot PhiScaleQtotSiClus

Entries 1696 Mean 41.18 RMS 15.36

Phi-Clusters ScaledQtot