L4: DATA (DPS ON)137416,137484-137485 vs MC 1MU PHYSICAL CDM

Nstrips/cluster (SiClustering)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nstrp 0 ) |<5 θ(Δ |^0

) |<5 ϕ(Δ Phi-Clusters | PhiNstrSiClusBin2

Entries 178 Mean 1.978 RMS 0.8543

Data

L4 PHY CT=12.%

0 Phi-Clusters |

Nstrips/cluster (SiClustering)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 20 40 60 80 100 120 140

Nstrp 0 ) |<45 θ(Δ <|^0 35 0 ) |<5 ϕ(Δ Phi-Clusters | PhiNstrSiClusBin3

Entries 286 Mean 2.455 RMS 0.9768

0 0 Phi-Clusters |

Nstrips/cluster (SiClustering)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Nstrp 0 ) |<5 θ(Δ |^0

) |<12 ϕ(Δ <|^0

Phi-Clusters 8 PhiNstrSiClusBin4

Entries 124 Mean 2.266 RMS 0.9428

0 Phi-Clusters 8

Nstrips/cluster (SiClustering)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

20

40

60

80

100

120 Nstrp 0 ) |<45 θ(Δ <|^0 35 0 ) |<12 ϕ(Δ <|^0

Phi-Clusters 8 PhiNstrSiClusBin5

Entries 219 Mean 2.484 RMS 0.9668

0 0 Phi-Clusters 8

ScaleQtot (ADC cts) (SiClustering)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

100

200

300

400

500

600

Phi-Clusters ScaledQtot PhiScaleQtotSiClus

Entries 2854 Mean 39.19 RMS 14.27

Phi-Clusters ScaledQtot