0 50 100 150 200 250 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

QAx2_geo Entries 2952 Mean 35.78 RMS 13.62 Underflow 0 Overflow 0.000678 Integral 1

Cluster Charge in Axial Layer 2 geo

0 50 100 150 200 250 0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

QAx2_phys Entries 2529 Mean 36.17 RMS 18.99 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1

Cluster Charge in Axial Layer 2 phys

0 50 100 150 200 250 0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

QAx2_para Entries 2421 Mean 42.08 RMS 27.99 Underflow 0 Overflow 0.004981 Integral 1

Cluster Charge in Axial Layer 2 para