Track Φ_0 ( p_T Γ 1.0, ΒηΒ Λ 1.0)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

0 2 4 6

bb^− 5 B^Α X 5 J/ψ K^Α X MC

Karlsruhe SA Entϑ 34011 Undϑ 0 Ovrϑ 0

Weiming OIZ Entϑ 33409 Undϑ 0 Ovrϑ 0

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0 2 4 6

MC w/ strip ineff. (Run 137337)

Weiming OIZ Entϑ 28534 Undϑ 0 Ovrϑ 0

Karlsruhe SA Entϑ 16474 Undϑ 0 Ovrϑ 0

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0 2 4 6

MC w/ strip ineff. and misalignment

Weiming OIZ Entϑ 24294 Undϑ 0 Ovrϑ 0

Karlsruhe SA Entϑ 12509 Undϑ 0 Ovrϑ 0

0 100 200 300 400 500

0 2 4 6

J/ψ data (Runs 135887 - 135925)

Weiming OIZ Entϑ 26343 Undϑ 0 Ovrϑ 0

Karlsruhe SA Entϑ 3396 Undϑ 0 Ovrϑ 0