Number Phi Hits Attached to Track

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

0

Baseline

Fudge Hits on Trks

Smear All Strips

Number of Attached Phi Hits

Number SAS Hits Attached to Track

0 1 2 3 4 5 6 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

0

Number of Attached Shallow Stereo Hits