Strip Units

-3 -2 -1 0 1 2 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80

htemp Nent = 794 Mean = 0.1144 RMS = 0.4367 Under = 0 Over = 0 Integ = 794 Chi2 / ndf = 62.54 / 41 Prob = 0.01449 3.425 ± Constant = 64.89 0.0119 ± Mean = 0.1168 0.01203 ± Sigma = 0.3193

Biased Residual on Shallow Stereo L3 with New L5 L6 Geometry htemp

± ± ±