Entries 1439 Mean 0.04424 RMS 0.999 Underflow 0 Overflow 0 / ndf

2χ 104.5 / 81 Prob 0.0407 Constant 1.118±

34.04 Mean 0.02717 ± 0.04636 Sigma 0.02048 ± 1.015

-3 -2 -1 0 1 2 3 0

10

20

30

40

50

± ±

s_full

Entries 1516

Mean 0.02767 RMS 1.081

Underflow 17

Overflow 21

Integral 1478 ± ±

After final iter cut σ Final iter and 2.5

Residual/Err After Cuts

Entries 1516 Mean 0.4785 RMS 15.59 Underflow 0

Overflow 0

Residual at L2 (microns)

-60 -40 -20 0 20 40 60 0

10

20

30

40

50

Residual Full Sample