Entries 1759 Mean 0.01318 RMS 0.9999 Underflow 0 Overflow 0 / ndf

2χ 92.66 / 80 Prob 0.1576 Constant 1.235±

41.57 Mean 0.0246 ± 0.01363 Sigma 0.01855 ± 1.016

-3 -2 -1 0 1 2 3 0

10

20

30

40

50

± ±

s_full

Entries 1838

Mean 0.007648 RMS 1.069

Underflow 17

Overflow 22

Integral 1799 ± ±

After final iter cut σ Final iter and 2.5

Residual/Err After Cuts

Entries 1838 Mean 0.1924 RMS 16.3 Underflow 0

Overflow 0

Residual at L2 (microns)

-60 -40 -20 0 20 40 60 0 10 20 30 40 50 60 70 Residual Full Sample