Entries 1251 Mean 0.02777 RMS 0.9996 Underflow 0 Overflow 0 / ndf

2χ 139 / 80 Prob 4.842e-05 Constant 1.042± 29.6 Mean 0.02914 ± 0.02949 Sigma 0.02196 ± 1.015

-3 -2 -1 0 1 2 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40

± ±

s_full

Entries 1324

Mean 0.01768 RMS 1.083

Underflow 20

Overflow 18

Integral 1286 ± ±

After final iter cut σ Final iter and 2.5

Residual/Err After Cuts

Entries 1324

Mean 0.06042

RMS 16.57

Underflow 1

Overflow 0

Residual at L2 (microns)

-60 -40 -20 0 20 40 60 0

10

20

30

40

50 Residual Full Sample