Candidate Mass (GeV)

4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 events (20 MeV/bin)

0

5

10

15

20

25

30

35

40 April 3rd 2003 CDF Run 2 PRELIMINARY -1 4 pb ± 65

sD * sD π ^{(*)}_s D

→_sB πφ→_sD KK →φ

11 events ± Yield: 44 sD 5 MeV ± Uncorr. Mean: 5361 4 MeV ± Sigma: 20