ratio (Data/CTEQ6.1) σ

0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 CDF Run II Preliminary

Integrated L = 177 pb^{-1} 0.1 < |η_{Det}| < 0.7 JetClu Cone R = 0.7

(GeV) T Inclusive Jet E

0 100 200 300 400 500 600

ratio (Data/CTEQ6.1) σ

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 = 1.96 TeV s CDF Run II Data, Systematic Uncertainty NLO pQCD Uncertainty (CTEQ 6.1)