mc Entries 1000 Mean 172.2 RMS 33.87

Mass / GeV

100 150 200 250 300 number of events / 10 GeV

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Distribution of raw data events

CDF Run II preliminary

= 175 GeV) top MC (M

DATA