I.P.

= 16 mm xyL = 13 mm xyL

87 GeV TE TCL 34.7 GeV μ tl 25.9 GeV

Jet1 69.7 GeV

Jet2 63.2 GeV

Run 162820 Event 7050764 Sun May 11 16:53:57 2003

CDF II Preliminary Secondary Vertex

Tue Aug 5 13:29:39 2003