[GeV] μμM 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

[cm] τc 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

CDFII Preliminary <0.6 μη pairs,

-μ^+μ

)>6 GeV/c s(B_tP

) [rads] vtxϕ-_{Bs}ϕ(

0 0.2 0.4 0.60.8 1 1.2 1.4 1.6 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2

isolation ratio

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 Background

-μ^+μ

→_sB

(normalized to unit area)