X (cm)

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

Y (cm)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

I.P.

= 2.8 mm xyL

= 2.1 mm xyL

Electron 52.7 GeV

Jet1 81 GeV

Jet3 27.4 GeV

MET 41.4 GeV

Jet2 60.8 GeV

CDF II Preliminary Secondary Vertex Display

Run 155145 Event 132579