sieff_ns_simplerun3_result

Entries 5203

Mean 1.619e+05

RMS 1064

Underflow 0

Overflow 0.8796

Run number

1600 1605 16101615 1620 16251630 16351640 2 x10

Silicon Efficiency

0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 Silicon Efficiency