ϕ_{local}

Δ_{DCA} (mm) ϕ_{global}

Δ_{DCA} (mm)

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0 1 2 3 4 5 6