0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

50 60 70 80 90 100

Combined

H^+H^- 5 τ^+ν_ττ^−ν^–_τ H^+H^- 5 cs^–τ^−ν^–_τ H^+H^- 5 cs^–c^–s

L3 preliminary

M_H^± (GeV)

Br(H^±5τν)

M_H^± Γ 72 GeV