0 50 100 150 200 250 0 10 20 30 40 50 60 70 htemp Nent = 12800 Mean = 127.6 RMS = 73.9 Under = 0 Over = 0 Integ = 4690 fSiStripList.fADC:fSiStripList.fStrip {fSiStripList.fDigiCode==2} htemp

0 50 100 150 200 250 0 10 20 30 40 50 60 70 htemp Nent = 12800 Mean = 127.6 RMS = 73.9 Under = 0 Over = 0 Integ = 5306 fSiStripList.fADC:fSiStripList.fStrip {fSiStripList.fDigiCode==3} htemp