0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

0.4 Entries 13120

Mean 3.225 RMS 1.036

qqA 90 GeV at EventCuts

Before EventCuts

EventCuts eff 0.726018

NJetTaggable Before Event-Level Cuts

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

Entries 13120 Mean 4.082 RMS 0.868

NJet10 Before Event-Level Cuts