-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05_{Entries 2250}

Mean -0.0009355 RMS 0.02783

ggA 90 GeV at L2 Before L2 L2 eff 0.681664

Highest D0 Before L2 Trig Cuts

-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Entries 2250 Mean 0.0001352 RMS 0.02391

2nd Highest D0 Before L2 Trig Cuts