-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04 Entries 20574

Mean 0.0003083 RMS 0.02992

qqA 90 GeV at L2 Before L2 L2 eff 0.821504

Highest D0 Before L2 Trig Cuts

-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07 Entries 20574

Mean 2.716e-05 RMS 0.02585

2nd Highest D0 Before L2 Trig Cuts