Mass_nn

Entries 24696 Mean 93.14 RMS 66.42 Underflow 0 Overflow 12 Integral 179

0 50 100 150 200 250 0 2 4 6 8 10 12 14 Mass of -- tagged jet pairs Mass_nn_pred

Entries 24696 Mean 111.6 RMS 64 Underflow 0 Overflow 20.27 Integral 230