0 50 100 150 200 250 50

52

54

56

58

60

62 pedH:stp

0 50 100 150 200 250

50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 pedH:stp

0 50 100 150 200 250 300 350 400 50

52

54

56

58

60

62 pedH:stp

0 50 100 150 200 250 300 350 400 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 pedH:stp

0 100 200 300 400 500 600 700 40 50 60 70 80 90 100 110 pedH:stp

0 100 200 300 400 500 600 700

48

50

52

54

56

58 pedH:stp