0 100 200 300 400 500 600 700 800 44 46 48 50 52 54 56 58 pedH:stp

0 100 200 300 400 500 55

56

57

58

59

60 pedH:stp

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 50

52

54

56

58

60 pedH:stp

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 56 58 60 62 64 66 68 pedH:stp