-3 -2 -1 0 1 2 3 0

1

2

3

4

5

6 Nent = 146 Mean = 5.43e-06 RMS = 1 Under = 0 Over = 0 Chi2 / ndf = 37.94 / 57 Prob = 0.9756 0.356 ± Constant = 3.453 0.0853 ± Mean = 0.002118 0.0643 ± Sigma = 1.015

After final iter cut σ Final iter and 2.5

Residual/Err After Cuts_{Nent = 146}

± ± ±

Residual at L2 (microns)

-60 -40 -20 0 20 40 60 0 1 2 3 4 5 6 7 Nent = 147 Mean = -3.397 RMS = 17.37 Under = 0 Over = 0

Residual Full Sample Nent = 147