htemp Entries 110712 Mean 3.148 RMS 1.847

Phi (rad)

0 1 2 3 4 5 6 d0 (cm)

-0.0008

-0.0006

-0.0004

-0.0002 -0 0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012 svxd0:svxphi {abs(svxd0)<0.02&&svxpt>2}

green Pt>2 GeV red Pt<-2 GeV