10^2

FBA

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

40 60 100 200 300 600

MC -e^+ e

→*γZ/_{band includes}

several theoretical calculations

Statistical Total

CDF Run II Preliminary -1 L=72pb∫

(GeV) eeM^{10} 2

0

1

100