m (GeV) Δ 0.13 0.135 0.14 0.145 0.15 0.155 0.16 0.165 0.17 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 π ->K 0 , D π ^0 ->D * ) in D 0-D *+ m(D hdmK1Pi

Entries 3962 Mean 0.1474 RMS 0.005552 π 0 * m(D