)^2

Stop Mass (GeV/c

70 80 90 100 110 120 130 140 150

Cross section (pb)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Production cross section (NLO) Cross section limit (Stop isolated)

-1 = 53 pb

L dt ∫ CDF Run 2 Preliminary