1

10

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

m_h (GeV/c^2) tan β

m_A Λ 20GeV/c^2

1

DELPHI Preliminary ΡS = 130 5 189 GeV

theoretically forbidden excluded m_{top} = 173.9 GeV/c^2 M_{susy} = 1 TeV/c^2

Maximal mixing No mixing