F(m_A=80 GeV, m_h=80 GeV)

a) Data BG hA5bb^−bb^−

F(m_A=80 GeV, m_h=80 GeV)

b)

F(m_Z, m_h=95 GeV)

c) Data BG hZ5bb^−qq^−

F(m_Z, m_h=95 GeV)

d)

10^{-2}

1

10^2

10^3

0 2 4

10^{-2}

1

10^2

0 2 4

10^{-1}

1

10

10^2

0 2 4

10^{-2}

10^{-1}

1

10

0 2 4