1

10

10^2

100 120 140 160 180 200 m_H (GeV/c^2)

Signal significance

H 5 γ γ ttH (H 5 bb) H 5 ZZ^{(*)} 5 4 l H 5 WW^{(*)} 5 lνlν qqH 5 qq WW^{(*)} qqH 5 qq ττ Total significance

5 σ

Ι L dt = 30 fb^{-1} (no K-factors) ATLAS