Jet10

Entries 49966 Mean 16.5 RMS 9.961 Underflow 0 Overflow 60 Integral 4.991e+04

Energy of Maximum Tower at L1 (GeV)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

1000

2000

3000

4000

5000

Max Trigger Tower of 90 GeV bbA at L1 Jet10_cut

Entries 10507 Mean 27.14 RMS 13.15 Underflow 0 Overflow 60 Integral 1.045e+04