NJet10

Entries 2271 Mean 3.631 RMS 0.9816 Underflow 0 Overflow 2 Integral 2269

Number of L3 Jets Above 10 GeV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Number of 10 GeV Jets at L3 for bbA 90 GeV

NJet10_cut

Entries 2048 Mean 3.809 RMS 0.8643 Underflow 0 Overflow 2 Integral 2046