Residual at L2 (microns)

-60 -40 -20 0 20 40 60 0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04 MC Entries 533 Mean 0.3037 RMS 13.62 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1

Residual Full Sample Data

Entries 1742 Mean 0.4094 RMS 13.48 Underflow 0 Overflow 0 Integral 1