Symbol

Wave D0:A0:v(output)

Voltages (lin)

500m

1

1.5

2

2.5

Time (lin) (TIME)

0 200n 400n 600n 800n 1u 1.2u 1.4u

0.8um Honeywell model (5V)

svx3d preamp

Symbol

Wave D1:A0:v(output)

Voltages (lin)

0 200m

400m

600m

800m

1

1.2

1.4

Time (lin) (TIME)

0 200n 400n 600n 800n 1u 1.2u 1.4u

0.25um TSMC model (2.5V)

svx3d preamp

11:43:00 PDT, 05/16/2000