0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 htemp Nent = 263 Mean = 0.8027 RMS = 0.05093 Under = 0 Over = 0 Integ = 263

vRatioVarThruEmObjButDirect {abs(vRatioVarThruEmObjButDirect)<5&&abs(pem3x3FitDetEta)>1.2&&abs(pem3x3FitDetEta)<2.11} htemp