Tevatron and CDF Upgrade Schedule

• Tevatron Schedule – Jan 31, 2000: Fixed target run ends.

– Feb 1, 2000: Change over to Collider Configuration. – May 1, 2000: Collider Engineering Run starts. – Aug 15, 2000: Run II Commissioning starts. – Nov 1, 2000: More Collider Studies. – Mar 1, 2001: CDF and D0 ready for Collisions.

• CDF Schedule – Electronics commissioning started in Assembly Hall – Apr 20, 2000: COT move to Assembly Hall. – Jul 24, 2000: Cosmics run (COT+SVXII barrel4). – Aug 15, 2000: COT+Barrel4 Run II Commission. – July 16, 2000: ISL ready to receive SVXII and L00. – Sep 19, 2000: SVXII (3 barrels) completed. – Oct 27, 2000: Move CDFII back to Assembly Hall. – Nov 13, 2000: L00 and SVXII installed into ISL. – Jan 8, 2001: Roll-in of complete detector starts. – Mar 1, 2001: CDFII ready for Collisions.

Lina Galtieri, LBNL Director Review, Nov. 2 1999. CDF Overview, Upgrades &Physics - 1