FFT examples

Gauss distribution sample

0 50 100 150 200 250 0 200 400

X

Y Fourier transform of "Gauss distribution sample"

0 50 100 150 200 250 -50 0 50

X

Y

Two pulses

0 50 100 150 200 250 0 0.5

1

X

Y Fourier transform of "Two pulses"

0 50 100 150 200 250

-0.01 0 0.01

X

Y

Convolution in the time domain

0 50 100 150 200 250 0 200 400

X

Y Convolution in the frequency domain

0 50 100 150 200 250

0 100

X

Y

Deconvolution in the time domain

0 50 100 150 200 250 0 200 400

X

Y Deconvolution in the frequency domain

0 50 100 150 200 250 -50 0 50

X

Y

Deconvolution error (time)

0 50 100 150 200 250

-0.5 0 0.5

X

Y Deconvolution error (frequency)

0 50 100 150 200 250

-0.5 0

X

Y