Histo-Scope Histogram Fill Styles (2 of 2)

rFine30deg (20)

-2 0 2 0

50

X

Y rCoarse30deg (21)

-2 0 2 0

50

X

Y rFine60deg (22)

-2 0 2 0

50

X

Y rCoarse60deg (23)

-2 0 2 0

50

X

Y

lFineHoriz (24)

-2 0 2 0

50

X

Y lCoarseHoriz (25)

-2 0 2 0

50

X

Y lFineVert (26)

-2 0 2 0

50

X

Y lCoarseVert (27)

-2 0 2 0

50

X

Y

lFineGrid (28)

-2 0 2 0

50

X

Y lCoarseGrid (29)

-2 0 2 0

50

X

Y lFineX (30)

-2 0 2 0

50

X

Y lCoarseX (31)

-2 0 2 0

50

X

Y

lFine45deg (32)

-2 0 2 0

50

X

Y lMed45deg (33)

-2 0 2 0

50

X

Y lCoarse45deg (34)

-2 0 2 0

50

X

Y lFine30deg (35)

-2 0 2 0

50

X

Y

lCoarse30deg (36)

-2 0 2 0

50

X

Y lFine60deg (37)

-2 0 2 0

50

X

Y lCoarse60deg (38)

-2 0 2 0

50

X

Y