36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 9 7

2 1

J?

VDD:1

VDDA:1

MOD_POWER

VOLT_MUX

CURR_MUX

REF NTC+ EN1 EN0

RESET#

EN INPUT S?

MOD_POWER

VOLT_MUX

CURR_MUX

REF NTC+ EN1 EN0

RESET#

EN INPUT S?

Do1 Do0 Di

Do1+

Do0-

Do0+ Di-

Do1-

Di+ Clock-

Clock+

Clock

En#

S?

SHIELD HV

J?

+3.3V

R?kOhm

FILE: $RCSfile: fe.sch,v $ REVISION: $Revision: 1.5 $

DRAWN BY:

PAGE OF

TITLE A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 OUT

MAX4372T

8 RS+

6 RS-

1 Vcc

gnd 3

U?

END END0

END1

REF

ENA ENA0

ENA1

RESET

SEL#

TEMP

CURRD

VOLTD

CURRA

VOLTA

+3.3V

C? uF

CLOCK DI DO0 DO1

D?

R3 kOhm

+3.3V