C? 100 uF kOhm Rs C? 100 uF fat trace

FILE: $RCSfile: reg.sch,v $ REVISION: $Revision: 1.11 $ DRAWN BY:

PAGE OF

TITLE A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I I

R3 kOhm

R4 kOhm R5 kOhm

R6 kOhm

+3.3V

C? uF

+3.3V

fat trace

DSG

Q? SUB15P01-52 5 GATE

LP2975 7 CURRLIM 8 INPUT 1 ON 3 COMP 2 FEEDBACK

GND 4

U?

5 EN

ADG704

1 A0 10 A1

2 S1 9 S2 4 S3 7 S4

8 D

Vcc 6

gnd 3

U?

+3.3V C? uF

AD8561 1 V+

4 V-

2 +IN 3 -IN 5 LATCH 7 OUT 8 OUT*

U?

+3.3V

C? uF 7409

3 1 2 U? INPUT

EN

NTC+ REF

RESET#

EN0 EN1

CURR_MUX

VOLT_MUX

MOD_POWER

4 OUT

MAX4372T

8 RS+

6 RS-

1 Vcc

gnd 3

U?

7409

6 4 5 U?

D?

D?

R3 kOhm

R3 kOhm

D?

R3 kOhm