ϕ -1 -0.8 -0.6-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-0.2

-0.1

-0 0.05 0.1 0.15 0.2 MC-data EM

ϕ -1 -0.8-0.6 -0.4-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-0.2

-0.1

-0 0.05 0.1 0.15 0.2 HAD

ϕ -1 -0.8 -0.6-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-0.2

-0.1

-0 0.05 0.1 0.15 0.2 TOT